Meteo Agrigento: continua il freddo presto “contornato” dalla pioggia

Non cesserà il freddo ad Agrigento. Soprattutto le minime si attesteranno intorno ai 4°C e presto potrebbe anche arrivare la pioggia. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per oggi ed i prossimi giorni:

Oggi, domenica 6 gennaio, cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 5°C. Mare molto mosso.

Lunedì 7 gennaio, bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 4°C. Mare mosso.

Martedì 8 gennaio, nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, sono previsti 11mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 4°C. Mare poco mosso.

Mercoledì 9 gennaio, cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 8°C. Mare molto agitato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

The post Meteo Agrigento: continua il freddo presto “contornato” dalla pioggia first appeared on ScrivoLibero.it.