Meteo Agrigento: atmosfera invernale tra nuvole e temperature in calo fino a 3°C

Si respira un’atmosfera invernale ad Agrigento. Nuvole e temperature rigide la faranno da padrone ma forse ancora per poco? Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per oggi ed i prossimi giorni:

Oggi, sabato 12 gennaio, oggi cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli stellati in serata, sono previsti 1.6mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 3°C. Mare mosso.

Domenica 13 gennaio, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al mattino, con addensamenti pomeridiani-serali, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 5°C. Mare molto mosso.

Lunedì 14 gennaio, cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli sereni in serata, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 9°C. Mare molto agitato. Allerte meteo previste: vento.

Martedì 15 gennaio, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 6°C. Mare mosso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

The post Meteo Agrigento: atmosfera invernale tra nuvole e temperature in calo fino a 3°C first appeared on ScrivoLibero.it.